博猫登录博猫登录app

首页

博猫登录博猫登录app:体育彩票查询学科实验室灭菌锅询价采购公告

 秦胜金  2021-11-02 浏览量

      我学院拟对一灭菌锅进行询价采购,欢迎广大供应商参与报价。

一、项目名称:体育彩票查询学科实验室灭菌锅项目询价采购

本单位采购编号:LXXJ202111

二、供应商资格条件:具备政府采购法第二十二条规定的条件

三、采购需求:见下表

序号

物资名称

技术要求及配置

售后服务要求

单位

数量

最高限价

1

灭菌锅

1容量≥80L以上,底部带角轮,易移动

2灭菌腔材料:SUS304不锈钢,

3温度范围:灭菌温度:105-135,

4时间范围:灭菌时间:1-300分钟

5设计压力≥0.25MPA(须提供压力容器许可证证书证明)

6资质要求

1)鉴于高压灭菌器是属于特种设备,.生产厂家需具有特种设设备制造许可证,医疗器械生产许可证及消毒产品生产企业卫生许可证

2)生产厂家需具有ISO,CE认证

合同签订后7个自然日内供货;送货上楼并安装、调试、培训完成。

 

质保期一年。

1

12000

四、报价要求:报价应含税费、运输、安装等一切费用

五、付款方式:货到验收合格付全款

六、投标响应文件编制要求

(一)附投标商相关资质

(二)技术响应情况,分项报价

(三)售后服务承诺

七、请投标单位于2021115930分前,将密封好的报价及响应文件送达或邮寄至体育彩票查询308。

八、评审办法:最低评标价法

九、联系人单位:体育彩票查询

单位地址:沈阳市沈河区东陵路120

联系人:朱老师  联系电话:13998160246

体育彩票查询

  2021.11.2

相关文章
扫一扫在手机打开当前页
---常用链接---
  • 学校首页
  • 教务处
  • 科研院
  • 校团委
  • 学生处
  • 图书馆
  • 辽宁林草局
  • 中国林科院
  • 国家林草局

体育彩票查询   地址:辽宁省沈阳市东陵路120号 邮编:110866

博猫登录博猫登录app官网入口(中国)官方网站-IOS/Android通用版(2025已更新)